From e8e6bfa098bfe24fd5d6f021f030b64fffa453ff Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: daurnimator <quae@daurnimator.com>
Date: Mon, 3 Apr 2017 19:49:34 +1000
Subject: Bind SSL_set_SSL_CTX

For #84
---
 doc/luaossl.tex | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

(limited to 'doc/luaossl.tex')

diff --git a/doc/luaossl.tex b/doc/luaossl.tex
index bbdf055..e75a678 100644
--- a/doc/luaossl.tex
+++ b/doc/luaossl.tex
@@ -981,6 +981,10 @@ A table mapping OpenSSL named constants. Includes all constants provided by \mod
 \subsubsection[\fn{ssl.interpose}]{\fn{ssl.interpose($name$, $function$)}}
 Add or interpose an ssl class method. Returns the previous method, if any.
 
+\subsubsection[\fn{ssl:setContext}]{\fn{ssl:setContext($context$)}}
+
+Replaces the \module{openssl.ssl.context} used by $ssl$ with $context$.
+
 \subsubsection[\fn{ssl:setOptions}]{\fn{ssl:setOptions($flags$)}}
 
 Adds the option flags of the SSL connection instance. See \fn{openssl.ssl.context:setOptions}.
-- 
cgit v1.2.3-55-g6feb

